 -1.008245266E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.798051E+00  dx in pixels
 -3.564366E+01  dy in pixels
      1.015216  scalx
      1.022409  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
