 -1.184125405E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.084400E+00  dx in pixels
 -2.204960E+01  dy in pixels
      1.014470  scalx
      1.022972  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
