 -1.181309575E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.798800E+00  dx in pixels
 -2.235820E+01  dy in pixels
      1.016755  scalx
      1.019946  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
