 -1.053069682E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.067042E+01  dx in pixels
 -3.615292E+01  dy in pixels
      1.014591  scalx
      1.024073  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
