 -1.144113322E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.809000E-01  dx in pixels
 -1.967380E+01  dy in pixels
      1.015148  scalx
      1.021210  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
