 -1.044380622E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.091992E+00  dx in pixels
 -3.272526E+01  dy in pixels
      1.013248  scalx
      1.023640  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
