 -1.073642758E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.580127E+00  dx in pixels
 -3.064286E+01  dy in pixels
      1.012037  scalx
      1.024624  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
