 -1.033531597E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.652756E+00  dx in pixels
 -3.280827E+01  dy in pixels
      1.017190  scalx
      1.019272  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
