 -1.358401008E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.446000E+00  dx in pixels
 -3.509950E+01  dy in pixels
      1.014541  scalx
      1.023135  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
