 -1.350770847E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.203200E+00  dx in pixels
 -3.349730E+01  dy in pixels
      1.014774  scalx
      1.022690  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
