 -1.096131846E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.233279E+00  dx in pixels
 -3.104571E+01  dy in pixels
      1.012147  scalx
      1.024829  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
