 -1.345203582E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.051620E+01  dx in pixels
 -3.271640E+01  dy in pixels
      1.018013  scalx
      1.019357  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
