 -1.056829833E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.226395E+00  dx in pixels
 -3.491289E+01  dy in pixels
      1.012869  scalx
      1.024564  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
