 -1.342837102E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.990400E+00  dx in pixels
 -3.137870E+01  dy in pixels
      1.017424  scalx
      1.019901  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
