 -1.067536002E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.516268E+00  dx in pixels
 -3.077170E+01  dy in pixels
      1.014907  scalx
      1.021814  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
