 -1.011877228E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.139826E+00  dx in pixels
 -3.345336E+01  dy in pixels
      1.015433  scalx
      1.021125  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
