 -1.356230968E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.564100E+00  dx in pixels
 -3.131440E+01  dy in pixels
      1.013994  scalx
      1.023177  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
