 -1.331886839E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.247900E+00  dx in pixels
 -3.243680E+01  dy in pixels
      1.020610  scalx
      1.015622  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
