 -1.028671339E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.487711E+00  dx in pixels
 -3.304634E+01  dy in pixels
      1.018422  scalx
      1.017248  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
