 -1.375134527E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.434400E+00  dx in pixels
 -3.124710E+01  dy in pixels
      1.013848  scalx
      1.023230  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
