 -1.353915533E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.619200E+00  dx in pixels
 -3.195640E+01  dy in pixels
      1.015599  scalx
      1.022478  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
