 -1.068337733E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.538230E+00  dx in pixels
 -3.223217E+01  dy in pixels
      1.013670  scalx
      1.023862  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
