 -1.349203970E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.878400E+00  dx in pixels
 -3.138520E+01  dy in pixels
      1.013131  scalx
      1.025217  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
