 -1.071756770E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.634283E+00  dx in pixels
 -3.068464E+01  dy in pixels
      1.011409  scalx
      1.026010  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
