 -1.354632744E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.344600E+00  dx in pixels
 -3.161250E+01  dy in pixels
      1.015585  scalx
      1.022355  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
