 -1.053042944E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.507978E+00  dx in pixels
 -3.313335E+01  dy in pixels
      1.013792  scalx
      1.023953  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
