 -1.326806979E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.391400E+00  dx in pixels
 -3.115490E+01  dy in pixels
      1.017976  scalx
      1.019342  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
