 -1.035572979E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.268711E+00  dx in pixels
 -3.089516E+01  dy in pixels
      1.015323  scalx
      1.021101  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
