 -1.323088852E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.836500E+00  dx in pixels
 -3.134600E+01  dy in pixels
      1.016258  scalx
      1.020154  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
