 -1.018079952E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.037433E+00  dx in pixels
 -3.190652E+01  dy in pixels
      1.014761  scalx
      1.021935  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
