 -1.318241487E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.467500E+00  dx in pixels
 -3.135260E+01  dy in pixels
      1.016555  scalx
      1.020003  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
