 -1.017207687E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.351074E+00  dx in pixels
 -3.214126E+01  dy in pixels
      1.014704  scalx
      1.021716  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
