 -1.068438176E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.931950E+00  dx in pixels
 -3.052932E+01  dy in pixels
      1.014524  scalx
      1.022772  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
