 -1.345661460E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.041300E+00  dx in pixels
 -3.333480E+01  dy in pixels
      1.014661  scalx
      1.022304  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
