 -1.012084066E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.836887E+00  dx in pixels
 -3.776849E+01  dy in pixels
      1.013896  scalx
      1.023617  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
