 -1.347025265E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.628400E+00  dx in pixels
 -3.317900E+01  dy in pixels
      1.019027  scalx
      1.017477  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
