 -1.354315624E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.157300E+00  dx in pixels
 -3.254400E+01  dy in pixels
      1.015288  scalx
      1.022493  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
