 -1.343643872E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.967600E+00  dx in pixels
 -3.454130E+01  dy in pixels
      1.014537  scalx
      1.022498  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
