 -1.098031727E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.404192E+00  dx in pixels
 -3.426245E+01  dy in pixels
      1.012182  scalx
      1.024741  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
