 -1.291387160E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.852800E+00  dx in pixels
 -3.180150E+01  dy in pixels
      1.015402  scalx
      1.021680  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
