 -1.002891360E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.120929E+00  dx in pixels
 -3.455376E+01  dy in pixels
      1.014097  scalx
      1.023870  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
