 -1.350320866E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.948600E+00  dx in pixels
 -3.329020E+01  dy in pixels
      1.016053  scalx
      1.021615  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
