 -1.010595403E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.602296E+00  dx in pixels
 -3.309067E+01  dy in pixels
      1.015129  scalx
      1.021212  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
