 -1.003355340E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.637010E+00  dx in pixels
 -3.373853E+01  dy in pixels
      1.015940  scalx
      1.021313  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
