 -1.333120813E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.101500E+00  dx in pixels
 -2.845940E+01  dy in pixels
      1.014182  scalx
      1.022524  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
