 -1.037033764E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.497914E+00  dx in pixels
 -3.218523E+01  dy in pixels
      1.016798  scalx
      1.019243  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
