 -1.329369685E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.394300E+00  dx in pixels
 -2.830210E+01  dy in pixels
      1.014814  scalx
      1.022576  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
