 -1.329921176E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.883500E+00  dx in pixels
 -3.064520E+01  dy in pixels
      1.014167  scalx
      1.022908  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
