 -1.319496689E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.017880E+01  dx in pixels
 -2.852310E+01  dy in pixels
      1.013673  scalx
      1.024099  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
