 -1.324875704E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.392700E+00  dx in pixels
 -2.856950E+01  dy in pixels
      1.015369  scalx
      1.022558  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
